W (GeV)

C12 para

W (GeV)

C12 perp

W (GeV)

C12+He para

W (GeV)

C12+He perp

0 10 20

1 1.5 0.5 0.75 1 1.25 1.5

1 1.5

0 5 10 15 20

1 1.5 0.5 0.75 1 1.25 1.5

1 1.5

0 10 20 30

1 1.5 0.5 0.75 1 1.25 1.5

1 1.5

0 10 20

1 1.5 0.5 0.75 1 1.25 1.5

1 1.5