       z beam

                      ID
                      Entries
                      Mean
                      RMS

                                   108
                                  8008
                                0.4514
                                 2.141

/work/hallc/sane/rondon/sane_hms/rondon_hms73027.1a.rzdat

                                            2009/05/27   19.11

zbeam x100

       z beam

                      ID
                      Entries
                      Mean
                      RMS

                                   108
                                  8073
                                0.4643
                                 2.185

/work/hallc/sane/rondon/sane_hms/rondon_hms73027.1b.rzdat

zbeam zbeam x100

x = srx

       z beam

                      ID
                      Entries
                      Mean
                      RMS

                                   108
                                  8069
                                0.1167
                                 2.885

/work/hallc/sane/rondon/sane_hms/rondon_hms73027.1c.rzdat

zbeam

x = srx

       z beam

                      ID
                      Entries
                      Mean
                      RMS

                                   108
                                  8007
                                0.5498
                                 1.823

/work/hallc/sane/rondon/sane_hms/rondon_hms73027.1.rzdat

zbeam x = -sry all delta le 9

  0

100

200

300

400

500

600

   -10 -5 0 5 10

                               0

                             100

                             200

                             300

                             400

                             500

                             600

                                -10 -5 0 5 10

  0

 50

100

150

200

250

300

350

400

450

   -10 -5 0 5 10

                               0

                             200

                             400

                             600

                             800

                            1000

                                -10 -5 0 5 10