0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.1 −

0.05 −

0

0.05

0.1^{2 = 5 GeV2Q p}1^{SLAC_E143 g}p_{1SLAC_E155 gp1EMC gp} 1 SMC g_p 1 HERMES g_p 1 COMPASS g_p 1 CLAS g_p 1 RSS g_p 1 SANE g <8.00 2 2.00 <Q p 1 All g1p data g xg1p BB xg1p DNS2005 xg1p AAC xg1p GS xg1p Stat

)^2

=5 GeV 2 (x,Q p 1xg